%Pour illuster le probleme de nouvelle ligne avec un lsiting python
%Voir ligne 42

\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage[utf8x]{inputenc}    
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage[francais,bloc,completemulti]{automultiplechoice}
\usepackage{listings}
  
\lstset{language=Python}  
 
  
\begin{document}
\noindent{}

\vspace*{.5cm}
\begin{minipage}{.4\linewidth}
\centering\large\bf Test python \end{minipage}
\champnom{\fbox{
                \begin{minipage}{.5\linewidth}
                  Nom et prénom :

                \vspace*{.5cm}\dotfill
                \vspace*{1mm}
                \end{minipage}
                }
            }

\begin{center}\em 
\end{center}
\vspace{1ex}


\begin{question}{Q0}
Que vaut var apres ces deux lignes
\begin{lstlisting}
def f():
    print('Lorem')
\end{lstlisting}
%Décommenter et cela fonctionne 
\AMCOpen{lines=2}{\wrongchoice[F]{f}\scoring{0}\wrongchoice[P]{p}\scoring{1}\correctchoice[J]{j}\scoring{2}}
\end{question}
   
\end{document}
