\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[francais,bloc,outsidebox]{automultiplechoice}
\usepackage{csvsimple}

%%%§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
\newcommand{\sujet}{
\onecopy{1}{%

%%%%%%%%%%%%%%%%%En tête de la copie %%%%%%%%%%%%%%%%
\vspace*{-2em}
\noindent{}\champnom{\fbox{    
        \begin{minipage}{0.97\linewidth}
           {\Large\bf\nom{}~\prenom{}}  \hfill {\scshape Dur\'ee : 15~minutes}\null      
          \vspace*{1mm}
        \end{minipage}
      }}
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Fin de l'entête de la copie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{question}{Calibre20}

Quel calibre doit-on choisir pour mesurer une tension U= 12 V
\begin{reponseshoriz}[o]
\mauvaise{200}\mauvaise{2}\bonne{20}\mauvaise{200}\mauvaise{600}
\end{reponseshoriz}
\end{question}

\def\AMCbeginQuestion##1##2{}\AMCquestionNumberfalse
\begin{question}{Calibre600}

Quel calibre doit-on choisir pour mesurer une tension inconnue?
\begin{reponseshoriz}[o]
\mauvaise{200}\mauvaise{2}\mauvaise{20}\mauvaise{200}\bonne{600}
\end{reponseshoriz}
\end{question}


\AMCassociation{\identifiant}
\formulaire
\clearpage
	  }
}

\begin{document}
\csvreader[head to column names]{listetestBis.csv}{}{\sujet}
\end{document}