\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage[utf8x]{inputenc}    
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{multicol}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[francais,bloc,ensemble]{automultiplechoice}
  
\begin{document}


\AMCrandomseed{1237893}

\def\AMCformQuestion#1{\vspace{\AMCformVSpace}\par {\sc Q #1 :} }
  
\element{general}{
  \begin{question}{Q1}
  L’état initial d’une mole de gaz parfait est caractérisé par les valeurs $P_0$, $v_0$   et $T_0=168,5 K$ de sa pression, son volume et sa température. On fait subir à ce gaz le cycle de transformations suivant : une détente isobare qui double son volume, puis une compression isotherme qui le ramène à son volume initial et enfin un refroidissement isochore qui le ramène à son état initial. La représentation de ce cycle en repère de Clapeyron est : 
    \begin{reponses}
    \bonne{\includegraphics[width=25mmm, height=25mm]{Images/Q4c.png}}
    \mauvaise{\includegraphics[width=25mmm, height=25mm]{Images/Q4a.png}}
    \mauvaise{\includegraphics[width=25mmm, height=25mm]{Images/Q4b.png}}
    \mauvaise{\includegraphics[width=25mmm, height=25mm]{Images/Q4d.png}}
  \end{reponses}
\end{question}
}

\exemplaire{5}{    

%%% debut de l'en-tête des copies :    

\noindent{\bf QCM  \hfill TEST}

\vspace*{.5cm}
\begin{minipage}[c]{0.3\linewidth}
\includegraphics[width=35mmm, height=20mm]{Images/LogoCASTIng.png}
\end{minipage}
\begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
\begin{center}
\large\bf\em Mineure de Physique\\Questions
\end{center}
\end{minipage}

\begin{center}\em
Durée :  1 heure.

  Aucun document n'est autorisé.
  L'usage de la calculatrice est interdit.

  Pour chaque question, \bf une seule réponse possible.

\end{center}
\vspace{1ex}

%%% fin de l'en-tête

\melangegroupe{general}
\restituegroupe{general}

\AMCcleardoublepage    

\AMCdebutFormulaire    

%%% début de l'en-tête de la feuille de réponse
\begin{minipage}[c]{0.3\linewidth}
\includegraphics[width=35mmm, height=20mm]{Images/LogoCASTIng.png}
\end{minipage}
\begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}

\large\bf\em Mineure de Physique\\Feuille de réponses \par

\end{minipage}\par

\begin{minipage}[t]{0.5\linewidth}
\setlength{\parindent}{0pt}\AMCcodeH{etu}{3}
\end{minipage}
\hspace*{\fill}
\begin{minipage}[t]{0.5\linewidth}
$\longleftarrow{}$\hspace{0pt plus 1cm} codez votre numéro d’étu\-diant ci-contre,
et inscrivez vos nom et prénom ci-dessous.

\vspace{3ex}
\hfill\champnom{\fbox{
\begin{minipage}{.9\linewidth}
Nom et prénom :
\vspace*{.5cm}\dotfill
\vspace*{.5cm}\dotfill
\vspace*{1mm}
\end{minipage}
}}\hfill\vspace{5ex}\end{minipage}\hspace*{\fill}


\begin{center}
  \bf\em Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur cette feuille :
  les réponses données sur les feuilles précédentes ne seront pas prises en compte. 
 \par
 \bf\em ATTENTION : veuillez noicir entièrement les cases sous peine de mauvaise lecture de vos réponses
\end{center}

%%% fin de l'en-tête de la feuille de réponses


\begin{multicols}{3}
\formulaire    

\clearpage    
\end{multicols}
}

\end{document}
