

\def\barVF{b=0.5,m=0}

\element{VF}
{
\begin{question}{VF1}\bareme{\barVF}
\begin{minipage}{5cm}
Vrai / Faux à droite mais pas sur la bonne ligne.\end{minipage} \begin{flushright}
\begin{minipage}{3cm}\begin{multicols}{2}
\begin{reponses}[o]
\mauvaise{Vrai} 
\bonne{Faux}
\end{reponses}

\end{multicols}
\end{minipage}
\end{flushright}

\end{question}
}
\element{VF}
{
\begin{question}{VF1}\bareme{\barVF}
Vrai / Faux sur deux colonnes sans alignement mais pas sur la bonne ligne.
\begin{multicols}{2}
\begin{reponses}[o]
\mauvaise{Vrai} 
\bonne{Faux}
\end{reponses}

\end{multicols}

\end{question}
}

