\documentclass[qcm,lycee]{phychim-AHTP}

\begin{document}
\input{../sources-qcm/sources-qcm-photo}

\setlength{\AMCinterIrep}{1ex}

\begin{copieexamen}[1]
\champnom{\begin{minipage}{\linewidth}\begin{multicols}{2}
\AMCcodeGridInt[h]{numetu}{4}
\columnbreak
{\large Classe : \hrulefill
\vspace*{.125cm}

Nom : \hrulefill
\vspace*{.125cm}

Prénom : \hrulefill}
\end{multicols}\end{minipage}}
\vspace*{.25cm}

\begin{titre-interro}{1}
\huge \bfseries La photographie numérique
\end{titre-interro}
\vspace*{.25cm}
\noindent\begin{tabularx}{\linewidth}{|p{3cm}|X|}
\hline \textbf{Note :} & \textbf{Observations :} \\[3cm]
\hline
\end{tabularx}
\begin{center}
\large \textbf{\bsc{Important : } Les questions dont le numéro est suivi du symbole \multiSymbole{} peuvent présenter aucune, une ou plusieurs bonnes réponses. Toutes les autres questions n'ont qu'une seule et unique bonne réponse.}
\end{center}

\restituegroupe{snt-photo-1}
\end{copieexamen}
\end{document}