\documentclass[a3paper]{article}

\usepackage{lscape}
\usepackage[utf8x]{inputenc}    
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[francais,bloc]{automultiplechoice} 
 \usepackage{multicol}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{array}

%%%%% PACKAGES MATHS %%%%%

%\ \usepackage{sistyle} \SIdecimalsign{,} %% => \num{...} \num*{...}
 % cf. http://fr.wikibooks.org/wiki/LaTeX/%C3%89crire_de_la_physique
 %  sous Ubuntu, paquet texlive-science à installer
 
%%%%% AUTRES %%%%%
 \usepackage{ifthen}

%%%%% PERSONNALISATION %%%%%
\renewcommand{\AMCbeginQuestion}[2]{\noindent{\colorbox{gray!20}{\bf#1}}#2}
\renewcommand{\AMCIntervalFormat}[2]{\texttt{[}#1\,;\,#2\texttt{[}} 
                                               % Crochets plus nets, virgule...
\newcommand{\collerVertic}{\vspace{-3mm}} % évite un trop grand espace vertical

\def\AMCotextReserved{\emph{Reservé}}
 \usepackage{geometry} 
 \geometry{headsep=0.2cm, left=1.7cm,right=1.7cm,top=2.8cm,bottom=2.0cm}

\AMCopenOpts{dots=false,lineheight=0.5cm}

\begin{document}
\AMCrandomseed{80470} 

\newcommand{\barun}{\wrongchoice[F]{0}\scoring{0}\wrongchoice[F]{0.5}\scoring{0.5}\correctchoice[J]{1}\scoring{1}}

\newcommand{\bardeux}{\wrongchoice[F]{0}\scoring{0}\wrongchoice[F]{0.5}\scoring{0.5}\wrongchoice[F]{1}\scoring{1}\wrongchoice[F]{1.5}\scoring{1.5}\correctchoice[J]{2}\scoring{2}}

\newcommand{\barquatre}{\wrongchoice[F]{0}\scoring{0}\wrongchoice[F]{0.5}\scoring{0.5}\wrongchoice[F]{1}\scoring{1}\wrongchoice[F]{1.5}\scoring{1.5}\wrongchoice[F]{2}\scoring{2}\wrongchoice[F]{2.5}\scoring{2.5}\wrongchoice[F]{3}\scoring{3}\wrongchoice[F]{3.5}\scoring{3.5}\correctchoice[J]{4}\scoring{4}}

\newcommand{\bartrois}{\wrongchoice[F]{0}\scoring{0}\wrongchoice[F]{0.5}\scoring{0.5}\wrongchoice[F]{1}\scoring{1}\wrongchoice[F]{1.5}\scoring{1.5}\wrongchoice[F]{2}\scoring{2}\wrongchoice[F]{2.5}\scoring{2.5}\correctchoice[J]{3}\scoring{3}}

\newcommand{\barcinq}{\wrongchoice[F]{0}\scoring{0}\wrongchoice[F]{0.5}\scoring{0.5}\wrongchoice[F]{1}\scoring{1}\wrongchoice[F]{1.5}\scoring{1.5}\wrongchoice[F]{2}\scoring{2}\wrongchoice[F]{2.5}\scoring{2.5}\wrongchoice[F]{3}\scoring{3}\wrongchoice[F]{3.5}\scoring{3.5}\wrongchoice[F]{4}\scoring{4}\wrongchoice[F]{4.5}\scoring{4.5}\correctchoice[J]{5}\scoring{5}}

\newcommand{\barsix}{\wrongchoice[F]{0}\scoring{0}\wrongchoice[F]{0.5}\scoring{0.5}\wrongchoice[F]{1}\scoring{1}\wrongchoice[F]{1.5}\scoring{1.5}\wrongchoice[F]{2}\scoring{2}\wrongchoice[F]{2.5}\scoring{2.5}\wrongchoice[F]{3}\scoring{3}\wrongchoice[F]{3.5}\scoring{3.5}\wrongchoice[F]{4}\scoring{4}\wrongchoice[F]{4.5}\scoring{4.5}\wrongchoice[F]{5}\scoring{5}\wrongchoice[F]{5.5}\scoring{5.5}\correctchoice[J]{6}\scoring{6}}

\newcommand{\barhuit}{\wrongchoice[F]{0}\scoring{0}\wrongchoice[F]{0.5}\scoring{0.5}\wrongchoice[F]{1}\scoring{1}\wrongchoice[F]{1.5}\scoring{1.5}\wrongchoice[F]{2}\scoring{2}\wrongchoice[F]{2.5}\scoring{2.5}\wrongchoice[F]{3}\scoring{3}\wrongchoice[F]{3.5}\scoring{3.5}\wrongchoice[F]{4}\scoring{4}\wrongchoice[F]{4.5}\scoring{4.5}\wrongchoice[F]{5}\scoring{5}\wrongchoice[F]{5.5}\scoring{5.5}\wrongchoice[F]{6}\scoring{6}\wrongchoice[F]{6.5}\scoring{6.5}\wrongchoice[F]{7}\scoring{7}\wrongchoice{7.5}\scoring{7.5}\correctchoice[J]{8}\scoring{8}}


\exemplaire{1}{    
\begin{landscape}
\begin{multicols}{2}

%%% debut de l'en-tête des copies :      
\champnom{\fbox{    
                \begin{minipage}{0.9\linewidth}
                  \vspace*{6mm}
                   Nom :
                 \dotfill

                \end{minipage}
         }}
                   \vspace*{3mm}        
 

{\it{Si cette évaluation est meilleure que celle de l'évaluation du chapitre 1, la note obtenue au chapitre 1 sera égale à la moyenne des 2 }}\\

{\Large{\underline{\textsc{Panneaux Solaires Photovoltaïques}}}}\\

\begin{question}{photo}

\includegraphics[width=15cm]{RATT02.png}\\

a/ Les courbes sont données pour une installation de 2m², donner, pour un éclairement de 1000 W/m² :\\
 la tension à vide du panneau solaire Uco\\
 L'intensité de court circuit Icc\\
 Les valeurs de tension et de d'intensité pour lesquelles la puissance délivrée est maximum\\
b/ Quel serait le rendement max de ce panneau ? 
c/ Quelle serait l'énergie, en Joules et en kWh, délivrée par ce panneau sur une journée ensoleillée de 8h?\\
 \AMCOpen{lines=14, dots=true,framerulecol=white,lineheight=0.15cm,answer = \color{red}{}}
{\barhuit}
\end{question}



{\Large{\underline{\textsc{Panneaux Solaires Thermiques}}}}\\
\begin{question}{thermik}
Un fluide caloporteur entre dans un capteur solaire de 3 m² à la température $\theta_{i}$ = 60,0°C et ressort à la température $\theta_{f}$ = 75,0°C et le débit est de 100 L/h. \\
a/ Calculer l’énergie emmagasinée par le fluide caloporteur en 1 heure.\\
b/ Calculer le rendement du capteur.\\
Données : Fluide caloporteur : eau . Capacité calorifique c = 4.18 kJ/kg/°C . Masse volumique : $\rho$= 1 kg/L\\
Puissance Solaire : 1000 W/m²
 \AMCOpen{lines=8, dots=true,framerulecol=white,lineheight=0.15cm,answer = \color{red}{}}
{\barsix}
\end{question}

{\Large{\underline{\textsc{Chaine énergétique}}}}\\
\begin{question}{chaine}
Complète \\
\begin{minipage}{0.95\linewidth}
\includegraphics[width=15cm]{RATT01.png}
\end{minipage}
 \AMCOpen{lines=0, dots=false,framerulecol=white,lineheight=0.15cm,answer = \color{red}{}}
{\bardeux}
\end{question}

{\Large{\underline{\textsc{Energie du Photon}}}}\\
\begin{question}{photon}
On rappelle que l'énergie d'un photon en joules peut être calculée par la formule $E = \frac{h.c}{\lambda}$ \\
Calculer l'énergie d'un photon de longueur d'onde 500 nm, en joules et en électron volts.\\
{\bf{Données}}  : \\
$1m = 10^{9} nm$ \hspace{3cm} $h = 6.63*10^{-34} J.s$ \\
$1 e.V =   1.6*10^{-19} J$ \hspace{3cm}  $c = 3.00*10^{8} m.s^{-1}$\\

\AMCOpen{lines=5, dots=true,framerulecol=white,lineheight=0.15cm,answer = \color{red}{}}
{\barquatre}
\end{question}

\end{multicols}
\end{landscape}
}

\end{document}
